\documentclass[10pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{fourier}
\usepackage[scaled=0.875]{helvet}
\renewcommand{\ttdefault}{lmtt}
\usepackage{amsmath,amssymb,makeidx}
\usepackage{fancybox}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{pifont}
\usepackage{textcomp} 
\newcommand{\euro}{\eurologo{}}
%Tapuscrit : Denis Vergès
\usepackage{pst-plot,pst-text,pst-node}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}
\newcommand{\D}{\mathbb{D}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\Q}{\mathbb{Q}}
\newcommand{\C}{\mathbb{C}}
\usepackage[left=3.5cm, right=3.5cm, top=3cm, bottom=3cm]{geometry}
\newcommand{\vect}[1]{\overrightarrow{\,\mathstrut#1\,}}
\renewcommand{\theenumi}{\textbf{\arabic{enumi}}}
\renewcommand{\labelenumi}{\textbf{\theenumi.}}
\renewcommand{\theenumii}{\textbf{\alph{enumii}}}
\renewcommand{\labelenumii}{\textbf{\theenumii.}}
\def\Oij{$\left(\text{O}~;~\vect{\imath},~\vect{\jmath}\right)$}
\def\Oijk{$\left(\text{O}~;~\vect{\imath},~\vect{\jmath},~\vect{k}\right)$}
\def\Ouv{$\left(\text{O}~;~\vect{u},~\vect{v}\right)$}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{fancyhdr}
\hypersetup{%
pdfauthor = {APMEP},
pdfsubject = {BTS B Nouvelle Calédonie},
pdftitle = {novembre 2016},
allbordercolors = white,
pdfstartview=FitH}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage[np]{numprint}
\begin{document}
\setlength\parindent{0mm}
\rhead{\textbf{A. P{}. M. E. P{}.}}
\lhead{\small Brevet de technicien supérieur}
\lfoot{\small{Nouvelle-Calédonie Groupe B}}
\rfoot{\small{novembre 2016}}
\pagestyle{fancy}
\thispagestyle{empty}

\begin{center}
 {\Large\textbf{\decofourleft~Brevet de  technicien supérieur Nouvelle-Calédonie~\decofourright\\[5pt]session novembre 2016 - groupement B}}
  
\end{center}

\vspace{0,5cm}

\textbf{Exercice 1 \hfill 10 points}

\medskip

\begin{center}\textbf{Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.\\
Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à } \boldmath $10^{-3}$\unboldmath\end{center}

\medskip

\parbox{0.45\linewidth}{Dans cet exercice on étudie des solides dont l'aire $S(x)$
de la section à la hauteur $x$ varie en fonction de $x$.} \hfill
\parbox{0.5\linewidth}{
\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(6,5)
%\psgrid
\psellipse(3,3.5)(1.5,0.5)
\scalebox{.99}[0.3]{\psarc[linestyle=dashed](3,6.5){1.75cm}{0}{180}}%
\scalebox{.99}[0.3]{\psarc[linewidth=1pt](3,6.5){1.75cm}{180}{0}}%
\psellipse[fillstyle=solid,fillcolor=lightgray,linewidth=0pt](3,1.92)(1.78,0.53)%
\scalebox{.99}[0.3]{\psarc[linewidth=1pt](3,2){2cm}{180}{0}}
\scalebox{.99}[0.3]{\psarc[linestyle=dashed](2.9,2){2cm}{0}{180}}%
\pscurve(0.9,0.6)(1.1,1.4)(1.15,1.95)(1.35,2.8)(1.47,3.5)
\pscurve(4.9,0.6)(4.8,1.4)(4.7,1.95)(4.6,2.8)(4.42,3.5)
\rput(3,1.9){$S(x)$}
\psline{<->}(5.4,0)(5.4,1.9)\psline[linestyle=dashed](5.4,1.9)(4.8,1.9)
\rput(5.6,0.95){$x$}\psline[linestyle=dashed](3,0)(5.4,0)
\end{pspicture}}
\medskip

\textbf{A. Résolution d'une équation différentielle}

\medskip

Le solide étudié dans cette partie est un solide d'égale résistance, c'est-à-dire que chaque
point est soumis à la même pression, quelle que soit la hauteur de la section considérée.

On note $S$ la fonction définie sur $[0~;~+ \infty[$ qui, à toute hauteur $x$, en mètres, associe l'aire en mètres carrés de la section du solide à cette hauteur.

On montre en mécanique que $S$ est une solution de l'équation différentielle (E) :

\[y' + 2,5y = 0,\]

où $y$ est une fonction inconnue de la variable réelle $x$, définie et dérivable sur l'intervalle $[0~;~+ \infty[$ et $y'$ la fonction dérivée de $y$.

\medskip

\begin{enumerate}
\item Résoudre sur $[0~;~+ \infty[$ l'équation différentielle (E) :

\[y' + 2,5y = 0,\]

On fournit les formules suivantes :

\begin{center}
\begin{tabularx}{\linewidth}{|*{2}{>{\centering \arraybackslash}X|}}\hline
Équation différentielle&Solutions sur un intervalle $I$\\ \hline
$y' + ay = 0$&$y(x) = k \text{e}^{-ax}$\\ \hline
\end{tabularx}
\end{center}

\item Déterminer la solution $S$ de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition initiale $S(0) = 2$.
\end{enumerate}

\bigskip

\textbf{B. Étude d'une fonction}

\medskip

La modélisation d'un second solide, qui n'est pas d'égale résistance, conduit à l'étude de la
fonction $f$ définie sur $[0~;~+ \infty[$ par :

\[f(x) = x + 2 \text{e}^{-2,5x},\]

où $x$ représente la hauteur en mètres et $f(x)$ l'aire en mètres carrés de sa section à la
hauteur $x$.

\textbf{Remarque :} la fonction $f$ n'est pas une solution de l'équation différentielle (E).

\smallskip

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction $f$ dans un repère orthogonal.

\medskip

\begin{enumerate}
\item On fournit les limites suivantes : $\displaystyle\lim_{t \to + \infty} \text{e}^t = + \infty$  et $\displaystyle\lim_{t \to - \infty} \text{e}^t = 0$.

	\begin{enumerate}
		\item Déterminer $\displaystyle\lim_{x \to + \infty} \text{e}^{- 2,5x}$.
		\item En déduire que la droite $\Delta$ d'équation $y = x$ est une asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}$.
		\item \emph{Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte.\\
Recopier sur fa copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune
justification.\\
La réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne
rapporte ni n'enlève de point.}
		
\smallskip
		
Sur l'intervalle $[0~;~+ \infty[$ on peut dire que :
		
		\begin{center}
\begin{tabularx}{\linewidth}{|*{4}{>{\centering \arraybackslash \footnotesize}X|}}\hline
la courbe $\mathcal{C}$ est au dessus de la droite $\Delta$ & la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de la droite $\Delta$ sur l'intervalle $[0~;~2]$ et en dessous de la droite $\Delta$ sur l'intervalle $[2~;~+ \infty[$.&la courbe $\mathcal{C}$ est au dessus de la droite $\Delta$ & on ne peut pas    déterminer la    position relative de la  courbe $\mathcal{C}$ et de la droite $\Delta$.\\ \hline
\end{tabularx}
\end{center}
		
	\end{enumerate}
\item 
	\begin{enumerate}
		\item Vérifier que, pour tout réel $x$ de l'intervalle $[0~;~+ \infty[$, on a 
		
$f'(x) = 1 - 5 \text{e}^{- 2,5 x}$.
		\item Résoudre sur $[0~;~+ \infty[$ l'équation $1 - 5 \text{e}^{- 2,5 x} = 0$.
		\item Recopier et compléter le tableau de variation suivant. Arrondir à $10^{-3}$.
		
\begin{center}
\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(7,2.5)
\psframe(7,2.5)\psline(0,1.5)(7,1.5)\psline(0,2)(7,2)
\psline(1,0)(1,2.5)
\uput[u](0.5,1.9){$x$} \uput[u](1.15,1.9){$0$} \uput[u](4,1.9){$\ldots$} \uput[u](6.5,1.9){$+ \infty$} 
\uput[u](0.5,1.4){$f'(x)$} \uput[u](2.5,1.4){$-$} \uput[u](4,1.4){$0$} \uput[u](5.5,1.4){$+$}
\rput(0.5,0.75){$f(x)$}
\uput[d](1.15,1.5){2} \uput[u](4,0){\ldots}\uput[d](6.5,1.5){$+ \infty$}
\psline{->}(1.5,1.1)(3.5,0.4)\psline{->}(4.5,0.4)(6.5,1.1)
\end{pspicture}
\end{center}

	\end{enumerate}
\item \emph{Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte.
\\
Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.
\\
La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne
rapporte ni n'enlève de point.}

\medskip

Un logiciel de calcul formel permet d'obtenir le développement limité de la fonction $f$, à l'ordre 2, au voisinage de $0$.

\begin{center}
\begin{tabularx}{0.7\linewidth}{|c|X|}\hline
\multicolumn{2}{|l|}{ $\blacktriangleright \textbf{Calcul formel}\hfill \times$}\\ \hline
&PolynômeTaylor$[x + 2*\text{exp}(- 2.5*x),\: 0,\: 2]$\\
1&\\
&$\to  2 - 4x+ \dfrac{25}{4}x^2$\\ \hline
\end{tabularx}
\end{center}

Une équation de la droite $T$, tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse $0$ est :

\begin{center}
\begin{tabularx}{\linewidth}{|*{4}{>{\centering \arraybackslash}X|}}\hline
$y = 2$&$y = - 4x$& $y=2 - 4x$& $y = -4x + \dfrac{25}{4} x^2$\rule[-3mm]{0mm}{8mm}\\ \hline
\end{tabularx}
\end{center}

\end{enumerate}

\bigskip

\textbf{C. Calcul intégral et algorithmique}

\medskip

\parbox{0.5\linewidth}{On considère à nouveau la fonction $f$ définie sur l'intervalle
$[0~;~+ \infty[$ par $f(x) = x + 2 \text{e}^{- 2,5x}$.

On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de $f$ dans un
repère orthogonal.

On décompose l'intervalle [1~;~2] en cinq intervalles
d'amplitude $\dfrac{1}{5}$. Pour tout entier $k$ compris entre 0 et 4, on
note $M_k$ le point de la courbe $\mathcal{C}$ de coordonnées :

\[M_k\left(1 + \dfrac{k}{5}~;~f\left(1 + \dfrac{k}{5}\right)\right).\]

\begin{enumerate}
\item Calculer, en unités d'aire, l'aire du rectangle de largeur $\frac{1}{5}$
et de longueur $f(1)$.

Donner la valeur approchée arrondie à $10^{-3}$.
\end{enumerate}}\hfill
\parbox{0.45\linewidth}{\psset{xunit=3.5cm,yunit=2cm,comma=true}
\begin{pspicture}(0.68,-0.1)(2.14,2.4)
\psaxes[linewidth=1.25pt,Dx=3](0.68,0)(0.68,-0.1)(2.14,2.4)
\uput[r](0.7,2.3){$\blacktriangleright$ \textbf{Graphique}}
\psline(0.68,2.15)(2.14,2.15)
\psline(0.68,2.4)(2.14,2.4)(2.14,0)
\uput[r](0.7,2){(0,68~;~2,14)}
\uput[u](0.75,1.1){\blue $\mathcal{C}$}
\psline(0.8,0)(0.8,1.0707)
\psline(1,0)(1,1.1642)
\psline(1.2,0)(1.2,1.2996)
\psline(1.4,0)(1.4,1.4604)
\psline(1.6,0)(1.6,1.6366)
\psline(1.8,0)(1.8,1.8222)

\multido{\n=0.0+0.2}{10}{\psline[linewidth=0.05pt](0.68,\n)(2.14,\n)}
\uput[dr](1,1.1642){$M_0$}\uput[dr](1.2,1.2996){$M_1$}\uput[dr](1.4,1.4604){$M_2$}
\uput[dr](1.6,1.6366){$M_3$}\uput[dr](1.8,1.8222){$M_4$}
\psplot[plotpoints=1000,linewidth=1.25pt,linecolor=blue]{0.68}{2.14}{x 2 2.71828 2.5 x mul exp div add}
\multido{\n=0.8+0.2}{7}{\uput[d](\n,0){\np{\n}}}
\end{pspicture}
}

\begin{enumerate}[resume]
\item On considère l'algorithme suivant.

\begin{center}
\begin{tabularx}{0.8\linewidth}{|l|X|}\hline
Variable :&$k$ est un entier et $A$ un nombre réel\\ 
Initialisation :&A prend la valeur $0$\\ 
Traitement :	&Pour $k$ allant de $0$ à $4$\\
				&\hspace{0.4cm}$A$ prend la valeur $A + \dfrac{1}{5}\times f\left(1 + \dfrac{k}{5}\right)$\\ 
				&Fin Pour\\ 
Affichage 		&Afficher $A$\\ \hline
\end{tabularx}
\end{center}

Faire tourner cet algorithme \og à la main \fg{} en complétant le tableau ci-dessous que l'on
recopiera sur la copie (arrondir les valeurs approchées à $10^{-3}$).

\begin{center}
\begin{tabularx}{\linewidth}{|p{2cm}|*{6}{>{\centering \arraybackslash}X|}}\hline
$k$& &0&1&2 &3 &4\\ \hline
$\frac{1}{5}\times f\left(1 + \frac{k}{5} \right)$&&0,233 &0,260&&&\\ \hline
$A$& 0 &0,233&&&&\\ \hline
\end{tabularx}
\end{center}

\item Un logiciel de calcul formel permet d'afficher les primitives de la fonction $f$ sur l'intervalle $[0~;~+ \infty[$.

\begin{center}
\begin{tabularx}{0.7\linewidth}{|c|X|}\hline
&Intégrale$[x+2*\text{exp}(- 2,5*x)]$\\
2 &\\
&$\to \dfrac{1}{2}x^2 - \dfrac{4}{5}\text{e}^{- \frac{5}{2}x} + c_1$\rule[-3mm]{0mm}{7mm}\\ \hline
\end{tabularx}
\end{center}

En admettant le résultat donné par le logiciel, donner la valeur approchée arrondie à $10^{-3}$ de l'intégrale $\displaystyle\int_1^2  f(x)\:\text{d}x$.

Comparer avec le résultat affiché par l'algorithme précédent.
\end{enumerate}

\vspace{0,5cm}

\textbf{Exercice 2 \hfill 10 points}

\begin{center}

\textbf{Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante}

\end{center}

Une entreprise fabrique en grande quantité des blocs électroniques de lampes utilisées dans
les cabines d'avions.

\bigskip

\textbf{A. Loi binomiale, loi de Poisson et loi normale}

\medskip

On prélève au hasard $n$ blocs dans le stock pour vérification. On admet que la probabilité
qu'un bloc prélevé au hasard dans le stock soit défectueux est $0,02$. Le stock est
suffisamment important pour assimiler ce prélèvement de $n$ blocs à un tirage avec remise de
$n$ blocs.

On considère la variable aléatoire $X$ qui à tout prélèvement de $n$ blocs dans ce stock associe le nombre de blocs défectueux.

\medskip

\begin{enumerate}
\item Justifier que $X$ suit une loi binomiale.
\item On suppose dans cette question que $n = 360$ ce qui correspond au nombre de blocs
nécessaires pour équiper un avion d'un type donné.
	\begin{enumerate}
		\item Calculer l'espérance $E(X)$. Interpréter le résultat.
		\item Calculer, à l'aide de la calculatrice, P(X = 7). Arrondir à $10^{-4}$.
		\item Calculer la probabilité qu'au moins un bloc soit défectueux. Arrondir à $10^{-4}$.
	\end{enumerate}
\item On suppose dans cette question que $n = \np{3960}$, ce qui correspond au nombre de blocs
nécessaires pour équiper une flotte de 11 avions.

On admet que la loi de $X$ peut être approchée par la loi normale de moyenne $79,2$ et d'écart type $8,8$.
	\begin{enumerate}
		\item Justifier les paramètres de cette loi normale.
		\item Soit $Z$ une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne $79,2$ et d'écart type $8,8$.
		
Calculer $P(Z \geqslant 89,5)$.

Interpréter ce résultat dans le contexte.
	\end{enumerate}
\end{enumerate}

\bigskip

\textbf{B. Loi exponentielle}

\medskip

On considère la variable aléatoire $T$ qui, à tout bloc électronique prélevé au hasard dans un stock important, associe sa durée de bon fonctionnement en heures avant défaillance.

On suppose que $T$ suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = \np{0,000011}$.

On rappelle que :

\setlength\parindent{6mm}
\begin{itemize}
\item pour tout nombre réel positif $t$, on a $P(T \leqslant t) = 1 - \text{e}^{ - \lambda t}$ ;
\item l'espérance $E(T)$ de la variable aléatoire $T$ est égale à $E(T) = \dfrac{1}{\lambda}$.
\end{itemize}
\setlength\parindent{0mm}

\medskip

\begin{enumerate}
\item On prélève un bloc au hasard dans ce stock.

Calculer la probabilité que la durée de bon fonctionnement en heures avant défaillance de ce
bloc soit inférieure à \np{35000}~heures. Arrondir à $10^{-3}$.
\item Calculer, à l'unité près, l'espérance de la variable aléatoire $T$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
\end{enumerate}

\bigskip

\textbf{C. Intervalle de confiance}

\medskip

On s'intéresse dans cette partie à la qualité des lampes utilisées pour composer les blocs.

L'entreprise effectue un prélèvement dans son stock de lampes pour évaluer leur durée de
vie moyenne $\mu$, exprimée en heures, en usage intensif simulé en laboratoire.

On prélève pour cela un échantillon aléatoire de $n = 100$ lampes soumises à un usage
intensif en laboratoire. Le stock de lampes est suffisamment important pour considérer que
ce prélèvement résulte d'un tirage avec remise.

Soit $M$ la variable aléatoire qui à tout échantillon de $100$ lampes ainsi prélevées associe la durée de vie moyenne en usage intensif des lampes de cet échantillon. On suppose que $M$
suit la loi normale de moyenne inconnue $\mu$ et d'écart type $\dfrac{\sigma}{\sqrt{100}}$, où $\sigma$ est l'écart type inconnu de la durée de vie en usage intensif des lampes du stock.

Pour l'échantillon de $100$ lampes soumises à un usage intensif en laboratoire, la moyenne
des durées de vie obtenue est $\overline{x} = 288$ heures et l'écart type est $\sigma_{\text{e}} = 168$ heures.

\medskip

\begin{enumerate}
\item Donner une estimation ponctuelle $s$ de l'écart type $\sigma$. (Arrondir à l'unité).

On rappelle la formule $s = \sqrt{\dfrac{n}{n - 1}}\sigma_{\text{e}}$.
\item 
	\begin{enumerate}
		\item Déterminer un intervalle de confiance centré sur $\overline{x}$ de la durée de vie moyenne en usage intensif $\mu$ des lampes du stock au niveau de confiance de 95\,\%. (On arrondira les bornes de l'intervalle à l'unité.)
		
On rappelle une formule fournissant un tel intervalle de confiance : 

\[\left[\overline{x} - 1,96\dfrac{ s}{\sqrt{n}}~;~\overline{x} + 1,96\dfrac{ s}{\sqrt{n}}\right].\]

		\item Est-on certain que la moyenne $\mu$ appartienne à cet intervalle de confiance ?
	\end{enumerate}
\end{enumerate}
\end{document}